IDEMIMAR_HATCH_FILE
DUVAR
DEFAULT_SCALE
1
LINE
0
0.249982345
0.288680178
0.249982345
LINE
0.288680178
0.249982345
0.433020266
0
LINE
0.433020266
0
0.577360355
0.249982345
LINE
0.577360355
0.249982345
0.866040533
0.249982345
LINE
0.866040533
0.249982345
0.721700444
0.499964691
LINE
0.721700444
0.499964691
0.866040533
0.750017654
LINE
0.866040533
0.750017654
0.577360355
0.750017654
LINE
0.577360355
0.750017654
0.433020266
1
LINE
0.433020266
1
0.288680178
0.750017654
LINE
0.288680178
0.750017654
0
0.750017654
LINE
0
0.750017654
0.144340089
0.499964691
LINE
0.144340089
0.499964691
0
0.249982345
